NAME        TESTZYZG WINDOWAPI

DESCRIPTION 'Windows 3.1 zYzGauge test application'

EXETYPE     WINDOWS

PROTMODE

STUB        'WINSTUB.EXE'

CODE        MOVEABLE            PRELOAD
DATA        MOVEABLE MULTIPLE   PRELOAD

HEAPSIZE    4196
STACKSIZE   5120

EXPORTS     tzyzgWndProc
            tzyzgTestControlDlgProc

            gaugeWndProc
