NAME         Panels
DESCRIPTION  'Panels'

EXETYPE      WINDOWS
STUB         'WINSTUB.EXE'

CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     2048
STACKSIZE    16192

